PISA - PISA CENTRO La Compagnia Pisana Trasporti CPT

attraversando il Ponte Solferino sull’Arno, la conduce fino a Piazza dei Miracoli (a 5 minuti dalla fermata "Ospedale S. Chiara"), dove puoi ammirare la famosa Torre Pendente. Partendo dall’Aeroporto, ecco le principali Stazione Ferroviaria di Pisa Centrale, Piazza Vittorio Emanuele, Lungarni (4 fermate), Ospedale S. Chiara. Clicca per visualizzare il percorso 1. Consulta qui gli orari I costi

Ufficio Informazioni

Le stazioni bus

PISA - LUCCA

Partendo dall’Aeroporto, ecco le principali fermate delle due linee: Aeroporto - Pisa Centro - S.Giuliano - S. Maria del Giudice o Ripafratta - Lucca (P.le Verdi) Aeroporto Pietrasanta Consulta qui gli orari

Ufficio Informazioni. Le stazioni bus

Per ulteriori informazioni visita www.lazzi.it PISA - LIVORNO

Aeroporto - Stagno - Livorno (Stazione F.S.) Consulta qui gli orari

Ufficio Informazioni. Le stazioni bus

Per ulteriori informazioni visita www.atl.livorno.it